INSERT OR IGNORE INTO ref_dewormers(name,active_ingredient,form,notes) VALUES
('NexGard Combo',NULL,'Pipette','Couvre principalement : puces, tiques, acariens, vers ronds, ténias et certains vers pulmonaires.'),
('Broadline',NULL,'Pipette','Couvre principalement : puces, tiques, vers ronds et ténias.'),
('Milbemax Chat / Chaton',NULL,'Comprimé','Couvre principalement : vers ronds et ténias.'),
('Milprazon Chat / Chaton',NULL,'Comprimé','Équivalent générique du Milbemax ; couvre principalement les vers ronds et ténias.'),
('Drontal Chat',NULL,'Comprimé','Couvre principalement : vers ronds et ténias.'),
('Profender',NULL,'Pipette','Couvre principalement les vers ronds et ténias, sans action contre les puces ou les tiques.'),
('Panacur','Fenbendazole','Pâte / comprimé','Couvre principalement les vers ronds ; utilisé dans certains protocoles contre Giardia.'),
('Stronghold Plus',NULL,'Pipette','Couvre principalement les puces, tiques, gale ou acariens et certains vers ronds, mais pas les ténias.'),
('Advocate',NULL,'Pipette','Couvre principalement les puces, acariens et certains vers ronds, mais pas les ténias.');
